申博官网

收藏我们联系申博官网网站地图欢迎来到申博官网官网!

工程服务热线

400-8292-918

申博官网·(中国游)官方网站
工程案例
工程案例
云南制药恒温恒湿空调项目
来源:本站  发布日期:2021-12-01
云南制药恒温恒湿空调项目

项目概况

本洁净工程项位于目云南省曲靖市,,,,,口服固体制剂车间恒温恒湿空调。。。 。。。

项目节能设计方案

1、风系统设计二次回风系统,,,,,使冷热平衡,,,,,降低运行费用。。。 。。。

2、净化风柜采用露点送风方式,,,,,大大减少除湿再热引起的能量损耗,,,,,比普通方式每年节省费用在30%以上。。。 。。。

3、主末结合,,,,,风水联调;;;;;;在保障室内舒适度的前提下,,,,,以末端负荷需求为基础,,,,,进行空气系统与水系统同步调节。。。 。。。

4、新风设备带有洁净除湿功能,,,,,确保新风质量,,,,,同时达到节能目的。。。 。。。

方案优势

(1)性能稳定:采用螺杆式压缩机,,,,,性能稳定、噪音低、使用寿命长。。。 。。。

(2)自主产权:独有的蒸发器内部回油设计,,,,,回油负荷低效率高。。。 。。。

(3)安全可靠:机组配置多种;;;;;;,,,,,确保运行可靠性。。。 。。。

(4)高效节能:配满液式蒸发器,,,,,整机能效达5.5。。。 。。。

(5)智能调控:设备采用PLC全自动控制,,,,,无需专人看管机房。。。 。。。

申博官网

设备厂家直属暖通工程服务商

30年厂家 20年工程 一站式冷暖解决方案服务
联系申博官网
400-8292-918

地址:广州经济技术开发区东区北片果园四路一号

? 2021 版权所有:申博官网 粤ICP备07030163号-1
【网站地图】【sitemap】