申博官网

收藏我们联系申博官网网站地图欢迎来到申博官网官网!

工程服务热线

400-8292-918

申博官网·(中国游)官方网站

联合厂家资源做节能暖通工程

专业暖通工程策划 \ 设计 \ 施工一站式服务

申博官网空调工程是广州恒星制冷设备集团旗下工程服务公司,,,,,,1978年从香港起步,,,,,,再到广东地区,,,,,, 历经40余年。。。。。。 。。自创立至今,,,,,,用自身专业的职业技能、丰富的经验积累,,,,,,为众多知名企业解决冷 暖系统高能耗问题。。。。。。 。。

现在申博官网空调工程发展为厂家+工程+服务为一体的综合实力强大的企业,,,,,,用匠心精神和创造实 践,,,,,,赢领未来节能系统潮流,,,,,,为企业节省长期成本,,,,,,为创造人们更美好的生活而努力!

  • 40年施工经验
  • 500+各类工程
  • 10000+工程案例
申博官网

  • 项目策划

    高起点

    项目前期规划,合理配置设备,提 供投资预算,预算运行费用。。。。。。 。。

  • 工程承接

    全程把控

    具备二级机电安装资质,,,,,,施工 安全生产许可证、ISO质量管理体系资深工程设计团队。。。。。。 。。

  • 方案设计

    细致利用

    提供空调冷冻设计方案、整体 规划设计方案、生产工艺设计方案,,,,,,节能综合解决方案。。。。。。 。。

  • 标准施工

    规范化

    多支经验丰富的施工团队,,,,,,工 期短,,,,,,效果好

  • 节能改造

    变废为宝

    热能回收利用、空调系统改造 能效管理、噪音改良等。。。。。。 。。

服务· 项目

40年暖通工程服务经验,,,,,,匠心精神 · 创造价值

优势·实力

5大核心优势,,,,,,用实力赢得客户认可

  • 赢在实力赢在实力
  • 赢在设计赢在设计
  • 赢在资质赢在资质
  • 赢在标准赢在标准
  • 赢在服务赢在服务
赢在实力

恒星集团作后盾
强大产业链支持

作为恒星集团下属工程服务公司,,,,,,依靠集团完善产业 链,,,,,,在设备、技术、资金、服务等方面优势突出。。。。。。 。。 

1、主机设备、未端设备不但享受厂家直供优惠,,,,,,且 技术与服务支持更完备。。。。。。 。。 

2、产业链各环节技术共享,,,,,,各类技术人员交流促进 技术发展。。。。。。 。。 

3、服务专业度更高。。。。。。 。。

享受厂家设备优惠
赢在设计

定制整体节能
扩展利润 节省成本

拥有多名10年以上工作经验设计师,,,,,,多年暖通项目实施经验,,,,,,服务百强企业超100家。。。。。。 。。

已服务万达、可口可乐、新希望等大型项目,,,,,,用设计规划从整体系统上提升节能、省成本。。。。。。 。。

节约综合成本10%以上
赢在资质

制造设计安装资质齐全
机电承包贰级资质

拥有建筑机电安装工程专业承包贰级资质,,,,,,安全生产许可等

具备压力容器制造及设备安装资格。。。。。。 。。

ISO9001、ISO140001国际认证

有资质、不分包、负责任
赢在标准

严格按照标准化施工
流程确保施工质量

标准化施工流程,,,,,,自有20多年经验的设备安装施工团队。。。。。。 。。

精细化管理,,,,,,工期短,,,,,,效果好,,,,,,保质保量按时竣工。。。。。。 。。

严控过程,,,,,,保质保量
赢在服务

一站贴心售后
打造便捷服务

设备厂家与工程团队相辅相承,,,,,,为客户提供一站式服务。。。。。。 。。

完善的售后服务体系,,,,,,一对一服务咨询,,,,,,贴心一站式服务。。。。。。 。。

定期回访服务/巡检,,,,,,减少您的售后困扰。。。。。。 。。

厂家联动服务更便捷

案例·精选

10000+工程客户见证,,,,,,解决高能耗难题

  • 中央空调中央空调
  • 洁净洁净
  • 冷库冷库
  • 热水供暖热水供暖
  • 制冷冷却制冷冷却
  • 烘干烘干

走进·申博官网

承恒星集团技术优势,,,,,,集工厂制造及工程服务一体

申博官网

申博官网

GUANGXHOU HENGYA AIR CONDITIONING ENGINEERING CO.,LTD

专业从事空调及冷冻工程,,,,,,其前身为香港恒昌冷气工程公司,,,,,,于1978年在香港成立。。。。。。 。。历时40年,,,,,, 成为早期香港颇具实力的工程安装公司,,,,,,曾为当地政府以及工商企业服务十余年承建为数不少 的空调工程。。。。。。 。。

先后承建多家高级宾馆酒店、大型购物商场以及外资大型企业工程,,,,,,如万达、万科、可口可乐、 新希望等。。。。。。 。。

申博官网空调工程主要优势在于大中型工程项目策划、方案设计及施工,,,,,,凭借恒星集团产业链的高 端制造技术,,,,,,集工厂制造和工程为一体,,,,,,为客户提供质量安全,,,,,,环保节能,,,,,,功能集成的产品和 服务。。。。。。 。。

  • 资质荣誉
  • 企业相册
  • 申博官网工程-建筑机电安装工程专业承包二级申博官网工程-建筑机电安装工程专业承包二级
  • 申博官网工程-安全生产许可证书申博官网工程-安全生产许可证书
  • 申博官网工程-ISO9001证书申博官网工程-ISO9001证书
  • 申博官网工程-ISO14001证书申博官网工程-ISO14001证书
工程设计
工程检验
公司环境
公司团队

新闻·动态

细心、精心、用心,,,,,,全力以赴做好每一步

申博官网

设备厂家直属暖通工程服务商

30年厂家 20年工程 一站式冷暖解决方案服务
联系申博官网
400-8292-918

地址:广州经济技术开发区东区北片果园四路一号

? 2021 版权所有:申博官网 粤ICP备07030163号-1
【网站地图】【sitemap】