申博官网

收藏我们联系申博官网网站地图欢迎来到申博官网官网!

工程服务热线

400-8292-918

申博官网·(中国游)官方网站
冷库工程
冷库工程

冷库工程,就找厂家直接支持的公司

冷库工程集专业设计、安装、维修、保养一体化服务

是否也担心以下问题???? ???

  • 1工程承包商经验匮乏, ,,,,,,没有相关资质???? ???
  • 2方案设计不合理, ,,,,,,不符合实际需求???? ???
  • 3没有专职施工团队, ,,,,,,施工人员不专业???? ???
  • 4材料设备劣质, ,,,,,,工程质量难以达标???? ???
  • 5工程管理混乱, ,,,,,,施工周期无法保障???? ???
  • 6售前售中售后服务不及时, ,,,,,,不到位???? ???

交给申博官网不用再担心???? ???

  • 140年工程承建经验, ,,,,,,资质齐全,已承建超10000家!
  • 2实地考察, ,,,,,,根据环境与需求方案设计!
  • 3专职施工团队, ,,,,,,施工人员从事5年起!
  • 4设备厂家直供, ,,,,,,精选用料, ,,,,,,只做高质量工程!
  • 5标准规范化工程管理, ,,,,,,施工周期稳定!
  • 6与厂家共打造专属售后服务团队, ,,,,,,全国快速响应!

冷库工程行业解决方案

覆盖数十个行业, ,,,,,,数百家大型企业多次合作;;;;;;申博官网提供整体冷库工程解决方案。。。 。。

  • 保鲜库

  • 冷冻库

  • 低温库

  • 化工冷库

  • 医药库

  • 鲜花库

  • 双温冷库

  • 冷链冷库

冷库工程, ,,,,,,须符合6大特点

40年初心不变, ,,,,,,只为做好冷库工程, ,,,,,,申博官网始终认为, ,,,,,,一个好的冷库工程项目, ,,,,,,必须赋予的品质。。。 。。
恒度工程, ,,,,,,行业知名冷库工程公司, ,,,,,,您值得托付。。。 。。
  • 1、节能

    根据当地环境, ,,,,,,选配适配的设备搭建系统, ,,,,,,整体节能15%以上

  • 2、环保

    符合当地相关环保政策, ,,,,,,为环保尽一份力

  • 3、安全

    设计与施工符合相关标准, ,,,,,,建立安全督导制度

  • 4、经济效益

    能效比高, ,,,,,,省电、省钱, ,,,,,,可节省1/3~2/3~3/4的电费支出

  • 3、稳定耐用

    选用恒星等优良机组, ,,,,,,精选品牌材料, ,,,,,,寿命达十年以上

  • 6、易维护

    整体系统设计合理, ,,,,,,维护容易, ,,,,,,降低运维成本

冷库工程,就找厂家直接支持的公司

冷库工程集专业设计、安装、维修、保养一体化服务
  • 赢在实力赢在实力
  • 赢在设计赢在设计
  • 赢在资质赢在资质
  • 赢在标准赢在标准
  • 赢在服务赢在服务
赢在实力

恒星集团作后盾
强大产业链支持

作为恒星集团下属工程服务公司, ,,,,,,依靠集团完善产业 链, ,,,,,,在设备、技术、资金、服务等方面优势突出。。。 。。 

1、主机设备、未端设备不但享受厂家直供优惠, ,,,,,,且 技术与服务支持更完备。。。 。。 

2、产业链各环节技术共享, ,,,,,,各类技术人员交流促进 技术发展。。。 。。 

3、服务专业度更高。。。 。。

享受厂家设备优惠
赢在设计

定制整体节能
扩展利润 节省成本

拥有多名10年以上工作经验设计师, ,,,,,,多年暖通项目实施经验, ,,,,,,服务百强企业超100家。。。 。。

已服务万达、可口可乐、新希望等大型项目, ,,,,,,用设计规划从整体系统上提升节能、省成本。。。 。。

节约综合成本10%以上
赢在资质

制造设计安装资质齐全
机电承包贰级资质

拥有建筑机电安装工程专业承包贰级资质, ,,,,,,安全生产许可等

具备压力容器制造及设备安装资格。。。 。。

ISO9001、ISO140001国际认证

有资质、不分包、负责任
赢在标准

严格按照标准化施工
流程确保施工质量

标准化施工流程, ,,,,,,自有20多年经验的设备安装施工团队。。。 。。

精细化管理, ,,,,,,工期短, ,,,,,,效果好, ,,,,,,保质保量按时竣工。。。 。。

严控过程, ,,,,,,保质保量
赢在服务

一站贴心售后
打造便捷服务

设备厂家与工程团队相辅相承, ,,,,,,为客户提供一站式服务。。。 。。

完善的售后服务体系, ,,,,,,一对一服务咨询, ,,,,,,贴心一站式服务。。。 。。

定期回访服务/巡检, ,,,,,,减少您的售后困扰。。。 。。

厂家联动服务更便捷

联合厂家资源做节能冷库工程

专业冷库工程策划 \ 设计 \ 施工一站式服务

申博官网空调工程是广州恒星制冷设备集团旗下工程服务公司, ,,,,,,1978年从香港起步, ,,,,,,再到广东地区, ,,,,,, 历经40余年。。。 。。自创立至今, ,,,,,,用自身专业的职业技能、丰富的经验积累, ,,,,,,为众多知名企业解决冷 暖系统高能耗问题...

  • 1978

    专注冷库工程40载

  • 100+

    30个行业/100多家百强企业合作

  • 500+

    各类工程项目经历

  • 10000+

    工程案例

  • 申博官网工程-建筑机电安装工程专业承包二级
    申博官网工程-建筑机电安装工程专业承包二级
  • 申博官网工程-安全生产许可证书
    申博官网工程-安全生产许可证书
  • 申博官网工程-ISO9001证书
    申博官网工程-ISO9001证书
  • 申博官网工程-ISO14001证书
    申博官网工程-ISO14001证书

标准化施工流程

40年冷库工程设计施工经验, ,,,,,,10000+工程客户见证
  • 咨询预约
    通过咨询或填写表单, ,,,,,,预约看现场服务
    01
  • 上门勘察
    项目工程师, ,,,,,,上门勘察施工现场并测量
    02
  • 方案设计
    定制即可享受:免费设计专属工程方案
    03
  • 工程报价
    制定报价方案, ,,,,,,与客户商谈合作细节
    04
  • 签约合同
    双方达成共识, ,,,,,,确定没问题, ,,,,,,签单合同
    05
  • 设备进场
    工程项目设备准备好后, ,,,,,,运进施工现场
    06
  • 现场施工
    专业施工队伍, ,,,,,,确保项目安全有序进行
    07
  • 项目验收
    施工完毕, ,,,,,,项目调试完成, ,,,,,,客户进行验收
    08
  • 售后服务
    在线客服, ,,,,,,一对一维修人员上门服务
    09
申博官网

设备厂家直属暖通工程服务商

30年厂家 20年工程 一站式冷暖解决方案服务
联系申博官网
400-8292-918

地址:广州经济技术开发区东区北片果园四路一号

? 2021 版权所有:申博官网 粤ICP备07030163号-1
【网站地图】【sitemap】