申博官网

收藏我们联系申博官网网站地图欢迎来到申博官网官网!

工程服务热线

400-8292-918

申博官网·(中国游)官方网站
中央空调工程
中央空调工程

中央空调工程,就找厂家直接支持的公司

中央空调工程集专业设计、安装、维修、保养一体化服务

是否也担心以下问题? ?????

  • 1工程承包商经验匮乏 ,,,,,,没有相关资质? ?????
  • 2方案设计不合理 ,,,,,,不符合实际需求? ?????
  • 3没有专职施工团队 ,,,,,,施工人员不专业? ?????
  • 4材料设备劣质 ,,,,,,工程质量难以达标? ?????
  • 5工程管理混乱 ,,,,,,施工周期无法保障? ?????
  • 6售前售中售后服务不及时 ,,,,,,不到位? ?????

交给申博官网不用再担心? ?????

  • 140年工程承建经验 ,,,,,,资质齐全,已承建超10000家!
  • 2实地考察 ,,,,,,根据环境与需求方案设计!
  • 3专职施工团队 ,,,,,,施工人员从事5年起!
  • 4设备厂家直供 ,,,,,,精选用料 ,,,,,,只做高质量工程!
  • 5标准规范化工程管理 ,,,,,,施工周期稳定!
  • 6与厂家共打造专属售后服务团队 ,,,,,,全国快速响应!

中央空调工程行业解决方案

覆盖数十个行业 ,,,,,,数百家大型企业多次合作;;;;;; ;申博官网提供整体中央空调工程解决方案。。。。。

  • 商场

  • 酒店

  • 超市

  • 办公楼

  • 医院

  • 车站

  • 工厂

  • 温室

中央空调工程 ,,,,,,须符合6大特点

40年初心不变 ,,,,,,只为做好中央空调工程 ,,,,,,申博官网始终认为 ,,,,,,一个好的中央空调工程项目 ,,,,,,必须赋予的品质。。。。。
恒度工程 ,,,,,,行业知名中央空调工程公司 ,,,,,,您值得托付。。。。。
  • 1、节能

    根据当地环境 ,,,,,,选配适配的设备搭建系统 ,,,,,,整体节能15%以上

  • 2、环保

    符合当地相关环保政策 ,,,,,,为环保尽一份力

  • 3、安全

    设计与施工符合相关标准 ,,,,,,建立安全督导制度

  • 4、经济效益

    能效比高 ,,,,,,省电、省钱 ,,,,,,可节省1/3~2/3~3/4的电费支出

  • 3、稳定耐用

    选用恒星等优良机组 ,,,,,,精选品牌材料 ,,,,,,寿命达十年以上

  • 6、易维护

    整体系统设计合理 ,,,,,,维护容易 ,,,,,,降低运维成本

中央空调工程,就找厂家直接支持的公司

中央空调工程集专业设计、安装、维修、保养一体化服务
  • 赢在实力赢在实力
  • 赢在设计赢在设计
  • 赢在资质赢在资质
  • 赢在标准赢在标准
  • 赢在服务赢在服务
赢在实力

恒星集团作后盾
强大产业链支持

作为恒星集团下属工程服务公司 ,,,,,,依靠集团完善产业 链 ,,,,,,在设备、技术、资金、服务等方面优势突出。。。。。 

1、主机设备、未端设备不但享受厂家直供优惠 ,,,,,,且 技术与服务支持更完备。。。。。 

2、产业链各环节技术共享 ,,,,,,各类技术人员交流促进 技术发展。。。。。 

3、服务专业度更高。。。。。

享受厂家设备优惠
赢在设计

定制整体节能
扩展利润 节省成本

拥有多名10年以上工作经验设计师 ,,,,,,多年暖通项目实施经验 ,,,,,,服务百强企业超100家。。。。。

已服务万达、可口可乐、新希望等大型项目 ,,,,,,用设计规划从整体系统上提升节能、省成本。。。。。

节约综合成本10%以上
赢在资质

制造设计安装资质齐全
机电承包贰级资质

拥有建筑机电安装工程专业承包贰级资质 ,,,,,,安全生产许可等

具备压力容器制造及设备安装资格。。。。。

ISO9001、ISO140001国际认证

有资质、不分包、负责任
赢在标准

严格按照标准化施工
流程确保施工质量

标准化施工流程 ,,,,,,自有20多年经验的设备安装施工团队。。。。。

精细化管理 ,,,,,,工期短 ,,,,,,效果好 ,,,,,,保质保量按时竣工。。。。。

严控过程 ,,,,,,保质保量
赢在服务

一站贴心售后
打造便捷服务

设备厂家与工程团队相辅相承 ,,,,,,为客户提供一站式服务。。。。。

完善的售后服务体系 ,,,,,,一对一服务咨询 ,,,,,,贴心一站式服务。。。。。

定期回访服务/巡检 ,,,,,,减少您的售后困扰。。。。。

厂家联动服务更便捷

联合厂家资源做节能中央空调工程

专业中央空调工程策划 \ 设计 \ 施工一站式服务

申博官网空调工程是广州恒星制冷设备集团旗下工程服务公司 ,,,,,,1978年从香港起步 ,,,,,,再到广东地区 ,,,,,, 历经40余年。。。。。自创立至今 ,,,,,,用自身专业的职业技能、丰富的经验积累 ,,,,,,为众多知名企业解决冷 暖系统高能耗问题...

  • 1978

    专注中央空调工程40载

  • 100+

    30个行业/100多家百强企业合作

  • 500+

    各类工程项目经历

  • 10000+

    工程案例

  • 申博官网工程-建筑机电安装工程专业承包二级
    申博官网工程-建筑机电安装工程专业承包二级
  • 申博官网工程-安全生产许可证书
    申博官网工程-安全生产许可证书
  • 申博官网工程-ISO9001证书
    申博官网工程-ISO9001证书
  • 申博官网工程-ISO14001证书
    申博官网工程-ISO14001证书

标准化施工流程

40年中央空调工程设计施工经验 ,,,,,,10000+工程客户见证
  • 咨询预约
    通过咨询或填写表单 ,,,,,,预约看现场服务
    01
  • 上门勘察
    项目工程师 ,,,,,,上门勘察施工现场并测量
    02
  • 方案设计
    定制即可享受:免费设计专属工程方案
    03
  • 工程报价
    制定报价方案 ,,,,,,与客户商谈合作细节
    04
  • 签约合同
    双方达成共识 ,,,,,,确定没问题 ,,,,,,签单合同
    05
  • 设备进场
    工程项目设备准备好后 ,,,,,,运进施工现场
    06
  • 现场施工
    专业施工队伍 ,,,,,,确保项目安全有序进行
    07
  • 项目验收
    施工完毕 ,,,,,,项目调试完成 ,,,,,,客户进行验收
    08
  • 售后服务
    在线客服 ,,,,,,一对一维修人员上门服务
    09
申博官网

设备厂家直属暖通工程服务商

30年厂家 20年工程 一站式冷暖解决方案服务
联系申博官网
400-8292-918

地址:广州经济技术开发区东区北片果园四路一号

? 2021 版权所有:申博官网 粤ICP备07030163号-1
【网站地图】【sitemap】