申博官网

收藏我们联系申博官网网站地图欢迎来到申博官网官网!

工程服务热线

400-8292-918

申博官网·(中国游)官方网站
新闻中心
新闻中心
申博官网工程——您需要的合作伙伴
来源:申博官网工程  发布者:And  发布日期:2021-11-04

申博官网(其前身为香港恒昌冷气工程公司,,,,,于1978年在香港成立)隶属于恒星集团,,,,,专业从事空调及冷冻工程,,,,,专注于宾馆酒店、超市、办公大楼、工厂、养殖及种植业、医院学校、体育运动等场所工程项目的策划、设计及施工 。。。。。公司拥有一批业务专业、技术过硬、经验丰富的技术团队、设计团队和施工团队 。。。。。公司不仅拥有《建筑机电安装工程专业贰级》、《安全生产许可证》资质证书,,,,,并通过《ISO9001》管理体系和《ISO14001》环境管理双认证 。。。。。

公司依托总公司恒星集团在空调制冷制造领域的高端技术,,,,,集开发、设计、制造、施工为一体,,,,,产品不仅安全、环保、节能,,,,,并能量身定制以满足客户个性化需求 。。。。。

公司秉持“搭建一个共赢的社会平台,,,,,与人共舞”的核心理念,,,,,让客户因我而不同的价值观念,,,,,诚信、自信、敬业、专业、与时俱进,,,,,不断开拓创新,,,,,始终如一为客户提供质量可靠、节能环保、高度集成的一体化工程 。。。。。

一、申博官网大型特色项目:

1、综合商业中心项目:总建筑面积?35万㎡,,,,,是集商场、酒店、办公楼、住宅为一体的综合性商业圈 。。。。。该项采用了焓差控制法,,,,,在保障安全、节能的前提下,,,,,大大减少设备配置和运行费用,,,,,节约项目成本达30%以上 。。。。。

综合商业中心项目

实景图

综合商业中心项目

楼顶空调机房设备

综合商业中心项目

机房图

综合商业中心项目

分集水器

2、大型农业种植项目:依据我方的精心策划、设计与施工,,,,,采用案采洁净能源、高度集成、安全高效、环保节能的产品,,,,,不仅项目效果比传统方案优良,,,,,并为客户降低项目的投资和营运成本达40% 。。。。。

综合商业中心项目

实景图

综合商业中心项目

机房图

综合商业中心项目

机房图

综合商业中心项目

机房图

>3、牛奶行业新型工厂项目:主要包括奶粉车间和液奶车间,,,,,建筑面积分别为1.3万m2、1.8万m2 。。。。。本项目冷水机组采用大温差技术设计(8~10℃),,,,,制冷机组整体效率提高7.5%,,,,,降低水泵功率32%和配套工程造价30%,,,,,从而为客户节能器冬季节能40% 。。。。。

综合商业中心项目

机房图

综合商业中心项目

系统图

二、合作模式及服务:

以合作发展、信守诚信、共图发展、携手共进,,,,,合作共赢为原则 。。。。。

1、与申博官网合作只要提供项目讯息,,,,,申博官网全权负责项目跟进,,,,,利润平分 ;; ;;;;;

2、申博官网专人负责跟踪、客户考察、方案制作、业务洽谈、项目报价等过程 ;; ;;;;;

3、申博官网对接客户,,,,,申博官网投资 ;; ;;;;;

4、后续服务申博官网全程负责 ;; ;;;;;

5、与申博官网合作的优势:实力雄厚 资质齐全 。。。。。

 

联系方式

蒋经理 13825102550

黄小姐 13427594033

申博官网

设备厂家直属暖通工程服务商

30年厂家 20年工程 一站式冷暖解决方案服务
联系申博官网
400-8292-918

地址:广州经济技术开发区东区北片果园四路一号

? 2021 版权所有:申博官网 粤ICP备07030163号-1
【网站地图】【sitemap】