申博官网

收藏我们联系申博官网网站地图欢迎来到申博官网官网!

工程服务热线

400-8292-918

申博官网·(中国游)官方网站
新闻中心
新闻中心
建一个100吨冷库需要多少钱
来源:申博官网冷库工程安装  发布者:A  发布日期:2022-12-05

建一个100吨冷库需要多少钱?冷库建设多少钱一平方?这是普遍的客户都比较爱咨询的问题,,,,,, ,其实这些客户是对冷库还是比较陌生的他们都不太了解的,,,,,, ,就是想知道100吨冷库建设成本,,,,,, ,厂房建造多少钱,,,,,, ,就立马的想知道答案!其实我们给预算不是您随便说个数我们就能给出价格的。。。。。决定冷库造价因素有冷库面积,,,,,, ,高度,,,,,, ,温度,,,,,, ,库板材质,,,,,, ,制冷机组品牌,,,,,, ,冷库安装费等综合计算而来!

建一个100吨冷库需要多少钱

量都是不一样的,,,,,, ,首先我们需要了解客户存放的货物具体是什么。。。。。比如肉类的一般是按照5立方存放1吨货来估算,,,,,, ,那么100吨冻货冷库建造需要500立方容积,,,,,, ,高度可以建3-5米左右,,,,,, ,面积在100-167平米左右。。。。。具体的长、宽、高最好是由客户提供,,,,,, ,有厂房的客户直接提供我们厂房图纸,,,,,, ,这样利于我们针对性的设计方案、使客户的冷库合理规划更加实用。。。。。

建个100吨冷库得多少钱,,,,,, ,冷库建设多少钱一平方?????我们在给出预算钱我们要了解一下的参数:

1、100吨冷库造价多少钱,,,,,, ,首先要知道做多大面积,,,,,, ,冷库高度做多少?????温度要求多少,,,,,, ,冷库存储什么物质,,,,,, ,冷库是什么性质的冷库(中转型、物流型、公司自用型),,,,,, ,是否有建冷库的场地或者是厂房,,,,,, ,很多客户会误解的就是,,,,,, ,我们建冷库是包括建冷库前的建筑物,,,,,, ,报价也是和建筑物一起的,,,,,, ,我们建冷库是要客户提供建筑物给我们,,,,,, ,然后根据冷库设计要求和客户实际需求来改造。。。。。

2、冷库是否需要分间,,,,,, ,厂房的尺寸如:长*宽*高各间各自占多少平方,,,,,, ,里面都要放什么货品,,,,,, ,一般相同尺寸的冷库里面放的货品不一样,,,,,, ,容积不一样,,,,,, ,温度不一样,,,,,, ,面积的大少直接影响建一个100吨货品冷库造价总投资需要多少钱,,,,,, ,冷库各种情况下的造价是截然不同甚至是差异极大的,,,,,, ,这还不包括机组配置等的因素,,,,,, ,误差大的时候可以达到2倍甚至更多,,,,,, ,

建一个100吨冷库需要多少钱

3、温度:相同冷库库温不一样,,,,,, ,价格也会有所差异,,,,,, ,建一个100吨冷库需要多少钱,,,,,, ,里面存放的货品来决定温度多少,,,,,, ,每天日进货量也会影响到后期的运算成本,,,,,, ,冷库里高低的配置不同温度不同制冷的效果就会不一样,,,,,, ,一般温度越低造价也就相高些,,,,,, ,例如海鲜冷库温度一般海鲜(-20度左右)和特殊海鲜(-45℃牡丹虾,,,,,, ,-60℃金枪鱼)温度不同所配置的制冷设备也不一样。。。。。

4、冷库建设造价与所用的机组有密切的联系,,,,,, ,机组品牌不同价格也会有差异,,,,,, ,机组需要多大,,,,,, ,也可以根据客户要求或指定品牌来选购机组冷库需要做几面的保温体,,,,,, ,需要的厚度是多少。。。。。是否有叉车进去冷库,,,,,, ,如果需要叉车进入冷库我们还需要做地面处理,,,,,, ,放置挤塑板,,,,,, ,冷凝器、温控器、电控箱、电磁阀及附件、人工税费。。。。。

申博官网

设备厂家直属暖通工程服务商

30年厂家 20年工程 一站式冷暖解决方案服务
联系申博官网
400-8292-918

地址:广州经济技术开发区东区北片果园四路一号

? 2021 版权所有:申博官网 粤ICP备07030163号-1
【网站地图】【sitemap】