申博官网

收藏我们联系申博官网网站地图欢迎来到申博官网官网!

工程服务热线

400-8292-918

申博官网·(中国游)官方网站
新闻中心
新闻中心
工业防爆冷库的使用要求及注意事项
来源:申博官网工程  发布者:A  发布日期:2023-03-14

防爆冷库是一种特殊的冷库,, ,,, ,适用于储存具有爆炸可能性物品的制冷设备,, ,,, ,具有防爆性能,, ,,, ,防爆冷库需在低于外部水平地面的位置营建。。。。。。一般来说,, ,,, ,可以储存危险品,, ,,, ,如化工产品、科研材料、酒精等。。。。。。


1、防爆冷库的冷冻间或者是低温操作间,, ,,, ,应当按照不同化工药品的特性来分批储藏,, ,,, ,及时做好通风换气装置;一般情况下,, ,,, ,防爆冷库每日的换气次数不得少于一次,, ,,, ,特殊防爆材料的要求还应该更高,, ,,, ,需要根据储藏的物品来决定。。。。。。


2、送入防爆冷库的新鲜空气应该进行预冷处理,, ,,, ,如果库外新鲜空气的温度要比库内空气温度低的话,, ,,, ,那么将会导致防爆冷库库内的整体温度上升,, ,,, ,对库内产品的特性造成一定的影响。。。。。。



3、对防爆冷库内的产品管理人员进行专门的培训,, ,,, ,其中一定要重点强调注意化工冷库的安全性,, ,,, ,哪些设备是能够操作,, ,,, ,哪些设备是不能够随便操作,, ,,, ,因为一旦出现误操作的情况,, ,,, ,轻则冷库不能正常使用,, ,,, ,重则有可能冷库发生爆炸事故,, ,,, ,所以说对冷库管理人员一定要慎重对待.


4、防爆冷库需要有专人维护,, ,,, ,如因冷库发生故障导致温度异常,, ,,, ,维护人员接到报警后应立即通知冷冻机操作员进行检查、维修,, ,,, ,能当场解决故障的,, ,,, ,处理后维护人员观察温湿度数据,, ,,, ,直到温湿度正常。。。。。。若不能当场解除故障,, ,,, ,维护人员申请立即对冷库进行 ;;;; ;;。。。。。。


申博官网冷库是根据客户的需求量身定制的,, ,,, ,不同的客户需求也会不同,, ,,, ,客户不同的需求也会增加不同的人工、材料成本,, ,,, ,所以这个需要专业人士跟您进行深入的沟通和了解您的需求之后才能给到您准确的报价与方案。。。。。。


申博官网

设备厂家直属暖通工程服务商

30年厂家 20年工程 一站式冷暖解决方案服务
联系申博官网
400-8292-918

地址:广州经济技术开发区东区北片果园四路一号

? 2021 版权所有:申博官网 粤ICP备07030163号-1
【网站地图】【sitemap】