申博官网

收藏我们联系申博官网网站地图欢迎来到申博官网官网!

工程服务热线

400-8292-918

申博官网·(中国游)官方网站
新闻中心
新闻中心
化工行业防爆冷库安装注意事项!
来源:申博官网工程  发布者:梁矿长  发布日期:2022-06-06

防爆冷库采用电子集成防爆器件及全防爆技术;; ;;;; ;光隔离控制电路,,,,,,,多重安全保唬 ;;;; ;,压力、温度监测。。。。。。 。防爆机组组成的制冷系统:工作可靠、可维护性好,限制大表面温度,不正常气密泄漏停唬 ;;;; ;;; ;;;; ;,安全性能好。。。。。。 。箱内按0区防爆要求设计,防爆标志为ⅡCT4防爆等级,,,,,,,可直接用于有爆炸性气体的1区危险场所,,,,,,,作贮存与运输危险品用。。。。。。 。

在申博官网生活中,,,,,,,有很多特殊的行业是需要用到比较特殊的冷库的,,,,,,,比如化工行业,,,,,,,电子工业、锂电电解液原料等有关这方面的都需要有特制的防爆冷库的。。。。。。 。那么建造工业防爆库需要注意的事项有哪些 ?? ?????

防爆冷库

工业防爆冷库的要求设计严格、精细、安全等,,,,,,,防爆标志为IICT4防爆等级或者防爆标志为IICT6防爆等级,,,,,,,IICT6是目前最高的防爆等级。。。。。。 。工业防爆冷库主要应用于化工、电子、香精香料、酒精、乙醇等易燃易爆危险产品。。。。。。 。

防爆冷库安装注意事项:

1、安装选址:防爆冷库安装地要远离人口密集的地区,,,,,,,选择的安装地坪要整齐,,,,,,,此外还要对当地的土质情况,,,,,,,土壤硬度进行检测,,,,,,,查看是否适合新建防爆冷库,,,,,,,防爆冷库所处的水平位置要略低于地平面,,,,,,,这样即使发生事故,,,,,,,也不会对周围环境造成影响。。。。。。 。

2、防火要求:防爆冷库的库板必须具备防火3小时以上,,,,,,,即防爆冷库库板的保温芯材自身必需具备除了保温性、结构性、支撑功能外,,,,,,,还应具备防火功能。。。。。。 。所以说好一点的冷库库板造价也是会高一些的。。。。。。 。

3、温度要求:防爆冷库必须无条件地满足仓储温度要求,,,,,,,需根据准确的温度要求来进行温控,,,,,,,换句话说,,,,,,,防爆库温的库温应当相当稳定,,,,,,,即使冷库在蒸发期化霜时,,,,,,,冷库大量进出货时,,,,,,,库温的波动也必需相对稳定。。。。。。 。

以上是防爆冷库安装注意事项的内容,,,,,,,希望对您有所帮助。。。。。。 。欲了解更多冷库安装知识内容,,,,,,,敬请关注申博官网工程。。。。。。 。

申博官网

设备厂家直属暖通工程服务商

30年厂家 20年工程 一站式冷暖解决方案服务
联系申博官网
400-8292-918

地址:广州经济技术开发区东区北片果园四路一号

? 2021 版权所有:申博官网 粤ICP备07030163号-1
【网站地图】【sitemap】