申博官网

收藏我们联系申博官网网站地图欢迎来到申博官网官网!

工程服务热线

400-8292-918

申博官网·(中国游)官方网站
新闻中心
新闻中心
药品阴凉库的特点属性
来源:申博官网工程  发布者:A  发布日期:2022-06-27

从药品冷库的种类来看, ,,,,,,,冷链有不同的类型 。 。。。。。。。这些包括:


冷藏冷链(2-8°C), ,,,,,,,用于流感疫苗、胰岛素和许多其他药物


冷冻冷链, ,,,,,,,维持在大约-20°C, ,,,,,,,例如用于含水痘的疫苗


特殊的超冷供应链, ,,,,,,,用于我们讨论过的一些COVID-19疫苗和埃博拉疫苗


有些材料可以冷冻或冷藏保存 。 。。。。。。。这是一个复杂的主题领域, ,,,,,,,对于特定的产品信息, ,,,,,,,制造商的包装说明书和标签是一个很好的信息来源 。 。。。。。。。


正如我们上面提到的, ,,,,,,,冷链由各种物流组件维护, ,,,,,,,包括冷藏仓库和运输集装箱, ,,,,,,,以及凝胶包、干冰、液氮等包装, ,,,,,,,或共晶板和其他相变材料等先进解决方案 。 。。。。。。。这些物流是维持长距离冷藏所需要的, ,,,,,,,包括陆运、海运和空运, ,,,,,,,并且是根据成本和产品要求的平衡来选择的 。 。。。。。。。

微信截图_20220627091435.png


药品的现场冷藏也是如此 。 。。。。。。。药店可以根据其产品组合选择不同大小的存储单元、特定类型的温度控制和监控硬件 。 。。。。。。。零售药房与医院或诊所药房的需求不同, ,,,,,,,后者可能储存更专业或敏感的药物 。 。。。。。。。


小型企业可能会使用专为药品储存而设计的医疗级“伸手可及”冰箱或冰柜, ,,,,,,,具有以下功能:


玻璃门, ,,,,,,,不用开门就能看到里面的东西 。 。。。。。。。门开口是温度变化的主要原因 。 。。。。。。。


当门被无意打开时, ,,,,,,,声音警报会提醒现场工作人员 。 。。。。。。。


设计元素, ,,,,,,,如金属架和战略性放置的通风口, ,,,,,,,以促进气流 。 。。。。。。。


软门密封, ,,,,,,,以防止空气泄漏 。 。。。。。。。


板载备用电源可在停电时保持温度 。 。。。。。。。


这些存储单元还可以防止可能对药物有害的其他环境因素, ,,,,,,,特别是湿度、光和氧气 。 。。。。。。。湿度可能是药品包装以及药品本身损坏的一个问题, ,,,,,,,这就是为什么有些产品带有将它们存放在干燥地方的说明 。 。。。。。。。


像任何化学敏感材料一样, ,,,,,,,所有药物都应避免阳光直射 。 。。。。。。。但是, ,,,,,,,对于特别对光敏感的材料, ,,,,,,,如结核病、麻疹-腮腺炎-风疹和一些流感疫苗, ,,,,,,,应格外小心 。 。。。。。。。 ????掌械难跗不岬贾录铀俳到, ,,,,,,,这是用于冷藏药品的冷库完全密封的另一个原因 。 。。。。。。。


即使储存在适当的条件下, ,,,,,,,药物也会随着时间的推移慢慢变质, ,,,,,,,从而失去效力 。 。。。。。。。这就是为什么药品具有有限的保质期和有效期 。 。。。。。。。某些药物可以更快地快速降解, ,,,,,,,甚至随着时间的推移变得更加有毒 。 。。。。。。。出于这个原因, ,,,,,,,药店还使用系统的库存周转和库存检查程序来防止变质或过期的产品到达消费者手中 。 。。。。。。。


申博官网

设备厂家直属暖通工程服务商

30年厂家 20年工程 一站式冷暖解决方案服务
联系申博官网
400-8292-918

地址:广州经济技术开发区东区北片果园四路一号

? 2021 版权所有:申博官网 粤ICP备07030163号-1
【网站地图】【sitemap】