申博官网

收藏我们联系申博官网网站地图欢迎来到申博官网官网!

工程服务热线

400-8292-918

申博官网·(中国游)官方网站
新闻中心
新闻中心
做一个恒温库到底要多少钱
来源:申博官网工程  发布者:A  发布日期:2023-03-14

随着科学技术的进步和制冷行业的发展,,,,,,,在蔬菜、鲜花、宾馆、制药、电子、化工等各种行业的生产加工储藏运销领域中,,,,,,,普遍推崇采用恒温库来储藏,,,,,,,它以全新的建筑理念替代了原有冷库类建造模式及运营方式,,,,,,,如今恒温库的使用范围越来越广,,,,,,,建筑规模也越来越大,,,,,,,具有远大的发展前途。 。。。。该类型的恒温库主要由围护结构、保温夹芯板等组成,,,,,,,夹芯板两测是由彩色钢板、铝板、不锈钢板等构成,,,,,,,中间保温材料通常为硬质聚氨酯或聚苯乙烯等,,,,,,,其重量要比常规建材轻10%左右。 。。。。

做一个恒温库到底要多少钱

采取行之有效的技术措施,,,,,,,对恒温库区域空间温差进行工艺调节和严格控制,,,,,,,最大限度地缩小恒温库内各个区域和不同空间的温度差异,,,,,,,使所储商品全部处在最佳的温度状态。 。。。。


通常恒温库的储藏温度在8℃~15℃,,,,,,,库内特点就是温度波动范围非常小 。。。。,,,,,,具有稳定运行能力,,,,,,,其恒温库的造价跟许多因素有关,,,,,,,如:冷库制冷设备、冷库温度要求、冷库建造规格及冷库安装费用等。 。。。。恒温冷库与普通冷库的区别主要体现在恒温冷库比普通冷库具有更强的温度控制能力,,,,,,,能够准确控制和库温度。 。。。。


恒温冷库主要用于医药、生物、化工原料的储存、加工或工业生产。 。。。。那恒温库造价有哪些因数来决定恒温库报价??????


1、恒温库的大小 。。。。航ㄔ旌阄驴獬〉氐拇笮。 。。。。ǔぁ⒖怼⒏撸┦怯跋炖淇庠旒鄣闹匾蛩刂唬,,,,,,在恒温库建造中,,,,,,,恒温库面积越大整体造价越高,,,,,,,因为恒温库面积越大,,,,,,,所需的保温材料就越多,,,,,,,那么恒温库造价自然就越高。 。。。。


2、恒温库的机组费用:通常恒温库的设备和其它冷库的设备没有太大的差距,,,,,,,区别在于根据制冷库的需求决定选择怎样的设备品牌与规格,,,,,,,不同的设备品牌冷库造价也不同,,,,,,,像比泽尔、谷轮、富士豪都是比较知名的品牌,,,,,,,相对价格也要高一些,,,,,,,最终还是由客户自己做决定。 。。。。


一般情况下,,,,,,,小型恒温库选用全封闭压缩机,,,,,,,中型恒温库选用半封闭压缩机,,,,,,,大型恒温库选用半封闭压缩机或螺杆机,,,,,,,所以压缩机组选择不同,,,,,,,造价也就不同。 。。。。


3、恒温冷库配件费用:如:冷库门、冷风机、管道、电线、开关等,,,,,,,这些配件费用都是和冷库大小成正比的,,,,,,,所以说冷库建造面积越大,,,,,,,冷库配件的费用也越高。 。。。。


4、恒温库的温度:恒温库的温度和降温时间的要求,,,,,,,冷库的温度大至分为高、中、低三种,,,,,,,通常来说同样大小容积的冷库,,,,,,,制冷温度要求越低,,,,,,,冷库造价就越高,,,,,,,因为恒温库制冷温度越低,,,,,,,所需要配置的机组设备的功率就越大,,,,,,,那么保温材料的厚度就越高,,,,,,,因此,,,,,,,选择材质品质的不同,,,,,,,恒温库后续建造价格也就不同。 。。。。


5、恒温库的保温材料:恒温库保温材料通常采用聚氨酯库板,,,,,,,聚氨酯保温板,,,,,,,不仅保温性能好,,,,,,,使用年限长,,,,,,,不易变形,,,,,,,但价格相对要高一些,,,,,,,所以保温材料选择规格不同,,,,,,,保温板厚度一般有100mm、120mm、150mm、200mm等,,,,,,,不同的厚度和材料都是影响恒温冷库造价表的。 。。。。恒温库造价也跟着改变。 。。。。


申博官网冷库是根据客户的需求量身定制的,,,,,,,不同的客户需求也会不同,,,,,,,客户不同的需求也会增加不同的人工、材料成本,,,,,,,所以这个需要专业人士跟您进行深入的沟通和了解您的需求之后才能给到您准确的报价与方案。 。。。。


申博官网

设备厂家直属暖通工程服务商

30年厂家 20年工程 一站式冷暖解决方案服务
联系申博官网
400-8292-918

地址:广州经济技术开发区东区北片果园四路一号

? 2021 版权所有:申博官网 粤ICP备07030163号-1
【网站地图】【sitemap】