申博官网

收藏我们联系申博官网网站地图欢迎来到申博官网官网!

工程服务热线

400-8292-918

申博官网·(中国游)官方网站
新闻中心
新闻中心
评估做一个冷库工程花多少钱
来源:申博官网工程  发布者:A  发布日期:2023-04-20

  评估做一个冷库工程花多少钱,,,,,,需要从多方面来考虑,,,,,,例如冷库的规模、冷库的使用时间、冷库所处位置等等。。。。。。。 做一个冷库工程要根据不同的情况来进行合理的估算,,,,,,过程中要综合考虑以下因素:

news1.png

  1.场地面积大小。。。。。。,,,,,场地面积大,,,,,,设备配置就大,,,,,,成本自然就高;

  2.设备类型,,,,,,一般是按照用户要求来进行配置,,,,,,如:小型冷库安装冷风机和制冷机组等;

  3.运行方式,,,,,,如:白天运行还是晚上运行,,,,,,白天用电还是晚上用电等等;

  4.库内用途和使用时间,,,,,,如果是用于储存水果蔬菜等保鲜物品就需要考虑保鲜时间和保鲜温度等;

  5.冷库建造公司资质和专业技术人员团队。。。。。。。

  以上是一个评估做一个冷库工程花多少钱的简单方法。。。。。。。


申博官网

设备厂家直属暖通工程服务商

30年厂家 20年工程 一站式冷暖解决方案服务
联系申博官网
400-8292-918

地址:广州经济技术开发区东区北片果园四路一号

? 2021 版权所有:申博官网 粤ICP备07030163号-1
【网站地图】【sitemap】