申博官网

收藏我们联系申博官网网站地图欢迎来到申博官网官网!

工程服务热线

400-8292-918

申博官网·(中国游)官方网站
新闻中心
新闻中心
冷库工程扩建方案 ,, ,,,,仓库改建成冷库投资费用需要多少钱???????
来源:申博官网工程  发布者:A  发布日期:2022-07-27

目前越来越多的行业都开始在扩建的道路上行驶着 ,, ,,,,举个例子就像是物流行业 ,, ,,,,食品行业又或者是医疗行业 ,, ,,,,而这些行业在扩展的时候都离不开冷库工程的建造 ,, ,,,,为了有效的保障生产时的需求 ,, ,,,,冷库工程扩建时有不同的解决方案 ,, ,,,,我们可以详细的了解了解 ,, ,,,,实际上 ,, ,,,,在冷库工程扩建的过程中 ,, ,,,,冷库工程建造方案就是企业家把原先的仓库进行改造。。。。。。申博官网工程为大家列举了几种不同冷库工程扩建的情况。。。。。。

图为申博官网工程建造的冷库

冷库扩建

如果冷库容积满足不了日常简单的一些需求 ,, ,,,,那就应该在原先的基础上再增加库体的面积。。。。。。那么我们就要考虑一下冷库事后的使用情况 ,, ,,,,

其一,我们必须要做到一步到位 ,, ,,,,不要出现今年建设一个明年又要再建设一个冷库 ,, ,,,,这样就会增加冷库的成本。。。。。。

其二,在冷库工程扩建的过程中 ,, ,,,,需想到公司在3到5年内的发展 ,, ,,,,由于土地价格的疯涨 ,, ,,,,我们得考虑到将每一寸土地利用起来。。。。。。

其三 ,, ,,,,在冷库工程扩建的时候 ,, ,,,,冷库的安全也是重中之重 ,, ,,,,企业家们都会将仓直接改成冷库 ,, ,,,,但由于冷库本身的构造是完全不同的 ,, ,,,,所有在改建的过程中也应该更加的注意 ,, ,,,,否则很有可能会引起意外事故。。。。。。

冷库重建:

冷库工程扩建方案也可以选择冷库重建 ,, ,,,,一些冷库因为长时间使用 ,, ,,,,冷库寿命较长 ,, ,,,,因此出现了严重老化的现象 ,, ,,,,冷库是一些制冷设备在使用的过程中也会经常出现故障 ,, ,,,,此时申博官网工程建议应进行重建冷库 ,, ,,,,申博官网工程在冷库工程扩建的时候 ,, ,,,,都尽量够做到空间利用率高 ,, ,,,,有效的节省电费 ,, ,,,,并且保障冷库的使用时间大幅度的延长。。。。。。

对于现有的仓库进行改建

为了增加冷库的容量 ,, ,,,,企业家们都会在冷库工程扩建的过程中 ,, ,,,,选择原有仓库的结构基础上进行扩建 ,, ,,,,一般的仓库外面都会选择聚苯乙烯双面彩钢板 ,, ,,,,在保温方面其实不适用于冷库 ,, ,,,,温度只能在在十五度以上的环境 ,, ,,,,如果冷库的温度需要满足十五度以下的要求 ,, ,,,,申博官网工程建议大家在冷库工程扩建的时候需要更换保温材料 ,, ,,,,比如说选择聚氨苯乙烯或者是聚氨酯材料 ,, ,,,,如此才能够让冷库的温度达到客户保鲜的需求。。。。。。

如果您有关于冷库建造工程方面的问题 ,, ,,,,或者是关于冷库方面的问题 ,, ,,,,您都是可以随时咨询申博官网工程的。。。。。。

申博官网

设备厂家直属暖通工程服务商

30年厂家 20年工程 一站式冷暖解决方案服务
联系申博官网
400-8292-918

地址:广州经济技术开发区东区北片果园四路一号

? 2021 版权所有:申博官网 粤ICP备07030163号-1
【网站地图】【sitemap】